M2 Tide Gauge Comparison Mean = 0.06 cm RMS = 1.55 cm

Quadrature, cm

-4

0

4

S2 TIde Gauge Comparison

Mean = 0.05 cm

RMS = 1.09 cm

Inphase, cm

-4

0

0-4

4

4

K1 TIde Gauge Comparison

Mean = 0.04 cm

RMS = 1.04 cm

O1 TIde Gauge Comparison

Mean = 0.02 cm

RMS = 0.88 cm

Inphase, cm -404

Quadrature, cm