N2 Tide Gauge Comparison Mean = 0.02 cm RMS = 0.70 cm

Quadrature, cm

-4

0

4

K2 Tide Gauge Comparison

Mean = 0.04 cm

RMS = 0.56 cm

Quadrature, cm

-4

-4

0

0

4

4

Inphase, cm

P1 Tide Gauge Comparison

Mean - 0.02 cm

RMS = 0.43 cm

Q1 Tide Gauge Comparison

Mean = 0.01 cm

RMS = 0.32 cm

Inphase, cm -404